Figure 4: Probability of Blocking vs load with varying transmission radius051015202530350.10.30.50.70.91.11.31.51.71.91/(avg interarrival time)

% Blocked

3 mi3.33 mi

3.67 mi

4 mi4.33 mi

4.67 mi

5 miFigure 5: Probability of Dropping vs load for varying transmission radius0510152025300.10.30.50.70.91.11.31.51.71.91/(avg interarrival time)

% Dropped

5 miFigure 2: Probability of Blocking vs load for varying hop limits0102030405060700.10.30.50.70.91.11.31.51.71.91/(avg interarrival time)

0 hops

1 hop

2 hops

3 hops

4 hops

5 hops

Figure 3: Probability of Dropping vs load for varying hop limits0246810121416180.10.30.50.70.91.11.31.51.71.91/(avg interarrival time)